\begin{Schunk}
\begin{Soutput}
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.709   6.868  10.600  11.860  15.730  42.260 
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
[1] 43.43887
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  2.472   7.040  10.130  12.220  15.140  62.900 
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
[1] 60.23548
\end{Soutput}
\end{Schunk}
