\begin{Schunk}
\begin{Soutput}
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
 0.1192  1.9150  3.3560  4.0570  5.3900 22.7900 
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
[1] 8.55414
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
  0.648   2.062   3.125   3.825   4.802  18.150 
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
[1] 6.715464
\end{Soutput}
\end{Schunk}
