\begin{Schunk}
\begin{Soutput}
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
 0.0502  0.9770  1.7240  2.0160  2.7520 11.5400 
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
[1] 2.067561
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
   Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max. 
 0.2959  1.1160  1.7240  2.0410  2.5270 10.5000 
\end{Soutput}
\begin{Soutput}
[1] 1.831236
\end{Soutput}
\end{Schunk}
