\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 pseq <- plogis(xseq)
 plot(xseq, pseq, type = "l", xlab = "x", ylab = "Cumulative Probability Density", 
      ylim = c(0, 1), main = "")
\end{Sinput}
\end{Schunk}
