\begin{Schunk}
\begin{Soutput}
                     top     bottom
Min.         129.8727392 29.6653058
1st Qu.      174.5457051 43.6833138
Median       213.9866159 48.9267030
Mean         202.8352460 48.3206232
3rd Qu.      225.8233332 50.6007836
Max.         246.5122581 73.1726698
mean         202.8352460 48.3206232
sd            33.0755854 10.3983793
sd.over.mean   0.1630663  0.2151955
\end{Soutput}
\end{Schunk}
