\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 sessionInfo()
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
R version 4.0.2 (2020-06-22)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
Running under: Ubuntu 20.04.1 LTS

Matrix products: default
BLAS:   /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.9.0
LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.9.0

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8       LC_NUMERIC=C              
 [3] LC_TIME=en_US.UTF-8        LC_COLLATE=en_US.UTF-8    
 [5] LC_MONETARY=en_US.UTF-8    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8   
 [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8       LC_NAME=C                 
 [9] LC_ADDRESS=C               LC_TELEPHONE=C            
[11] LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C       

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  methods  
[7] base     

other attached packages:
[1] stationery_0.98.30

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] Rcpp_1.0.4.6    digest_0.6.25   plyr_1.8.6      xtable_1.8-4   
 [5] evaluate_0.14   zip_2.0.4       rlang_0.4.7     stringi_1.4.6  
 [9] openxlsx_4.1.5  rmarkdown_2.3   tools_4.0.2     foreign_0.8-79 
[13] kutils_1.70     xfun_0.15       compiler_4.0.2  htmltools_0.5.0
[17] knitr_1.29     
\end{Soutput}
\end{Schunk}
