\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 sessionInfo()
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
R version 3.4.4 (2018-03-15)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
Running under: Ubuntu 18.04 LTS

Matrix products: default
BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.7.1
LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.7.1

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8       LC_NUMERIC=C               LC_TIME=en_US.UTF-8       
 [4] LC_COLLATE=en_US.UTF-8     LC_MONETARY=en_US.UTF-8    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8   
 [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8       LC_NAME=C                  LC_ADDRESS=C              
[10] LC_TELEPHONE=C             LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C       

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  base     

other attached packages:
[1] plyr_1.8.4         lavaan_0.5-23.1097 foreign_0.8-69     kutils_1.44       

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] compiler_3.4.4  tools_3.4.4     Rcpp_0.12.15    mnormt_1.5-5    pbivnorm_0.6.0  methods_3.4.4  
 [7] xtable_1.8-2    openxlsx_4.0.17 stats4_3.4.4    quadprog_1.5-5 
\end{Soutput}
\end{Schunk}
