\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 fitMeasures(cfa1, fit.measures = c("cfi", "rmsea"))
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
  cfi rmsea 
0.993 0.030 
\end{Soutput}
\end{Schunk}
