\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 fitMeasures(cfa1)
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
               npar                fmin               chisq                  df              pvalue 
             40.000               0.141             106.847              80.000               0.024 
     baseline.chisq         baseline.df     baseline.pvalue                 cfi                 tli 
           3749.411             105.000               0.000               0.993               0.990 
               nnfi                 rfi                 nfi                pnfi                 ifi 
              0.990               0.963               0.972               0.740               0.993 
                rni                logl   unrestricted.logl                 aic                 bic 
              0.993           -3699.110           -3645.686            7478.219            7635.826 
             ntotal                bic2               rmsea      rmsea.ci.lower      rmsea.ci.upper 
            380.000            7508.914               0.030               0.011               0.044 
       rmsea.pvalue                 rmr          rmr_nomean                srmr        srmr_bentler 
              0.994               0.014               0.014               0.031               0.031 
srmr_bentler_nomean         srmr_bollen  srmr_bollen_nomean          srmr_mplus   srmr_mplus_nomean 
              0.031               0.031               0.031               0.031               0.031 
              cn_05               cn_01                 gfi                agfi                pgfi 
            363.332             400.494               0.964               0.946               0.643 
                mfi                ecvi 
              0.965               0.492 
\end{Soutput}
\end{Schunk}
