\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 sessionInfo()
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
R version 3.4.4 (2018-03-15)
Platform: x86_64-pc-linux-gnu (64-bit)
Running under: Ubuntu 18.04 LTS

Matrix products: default
BLAS: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/blas/libblas.so.3.7.1
LAPACK: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/lapack/liblapack.so.3.7.1

locale:
 [1] LC_CTYPE=en_US.UTF-8       LC_NUMERIC=C               LC_TIME=en_US.UTF-8       
 [4] LC_COLLATE=en_US.UTF-8     LC_MONETARY=en_US.UTF-8    LC_MESSAGES=en_US.UTF-8   
 [7] LC_PAPER=en_US.UTF-8       LC_NAME=C                  LC_ADDRESS=C              
[10] LC_TELEPHONE=C             LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-8 LC_IDENTIFICATION=C       

attached base packages:
[1] stats     graphics  grDevices utils     datasets  base     

loaded via a namespace (and not attached):
 [1] Rcpp_0.12.15       lattice_0.20-35    MASS_7.3-49        grid_3.4.4         MatrixModels_0.4-1
 [6] nlme_3.1-137       rockchalk_1.8.111  SparseM_1.77       minqa_1.2.4        nloptr_1.0.4      
[11] car_2.1-6          Matrix_1.2-14      splines_3.4.4      lme4_1.1-17        tools_3.4.4       
[16] pbkrtest_0.4-7     parallel_3.4.4     compiler_3.4.4     mgcv_1.8-23        nnet_7.3-12       
[21] quantreg_5.35      methods_3.4.4     
\end{Soutput}
\end{Schunk}
