\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 Rho
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,]  1.0  0.5  0.5  0.5  0.5
[2,]  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5
[3,]  0.5  0.5  1.0  0.5  0.5
[4,]  0.5  0.5  0.5  1.0  0.5
[5,]  0.5  0.5  0.5  0.5  1.0
\end{Soutput}
\end{Schunk}
