\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 or70 <- outreg(list("Model 1" = mod1, "Model 2" = mod2, "Model 3" = mod3), tight = FALSE, varLabels = varLabs)
\end{Sinput}
\end{Schunk}
