\begin{Schunk}
\begin{Sinput}
 0.1
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
[1] 0.1
\end{Soutput}
\begin{Sinput}
 print(0.1, digits = 22)
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
[1] 0.1000000000000000055511
\end{Soutput}
\begin{Sinput}
 x <- 0.1
 x == 0.1
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
[1] TRUE
\end{Soutput}
\begin{Sinput}
 x == 0.1000000000000000055511
\end{Sinput}
\begin{Soutput}
[1] TRUE
\end{Soutput}
\end{Schunk}
