\begin{Schunk}
\begin{Soutput}
<!-- html table generated in R 3.1.1 by xtable 1.7-3 package -->
<!-- Thu Aug  7 23:19:24 2014 -->
<TABLE border=1>
<TR> <TH>  </TH> <TH> Estimate </TH> <TH> Std. Error </TH> <TH> t value </TH> <TH> Pr(&gt;|t|) </TH>  </TR>
  <TR> <TD align="right"> (Intercept) </TD> <TD align="right"> -3.0850 </TD> <TD align="right"> 4.8314 </TD> <TD align="right"> -0.64 </TD> <TD align="right"> 0.5232 </TD> </TR>
  <TR> <TD align="right"> V043250 </TD> <TD align="right"> 0.1913 </TD> <TD align="right"> 0.0917 </TD> <TD align="right"> 2.09 </TD> <TD align="right"> 0.0371 </TD> </TR>
  <TR> <TD align="right"> V041109AF </TD> <TD align="right"> -7.7134 </TD> <TD align="right"> 3.1232 </TD> <TD align="right"> -2.47 </TD> <TD align="right"> 0.0137 </TD> </TR>
   </TABLE>
\end{Soutput}
\end{Schunk}
